 -4.621541997E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.330200E+00  dx in pixels
 -6.507200E+00  dy in pixels
      1.004677  scalx
      1.011675  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
