 -4.385998183E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.253100E+00  dx in pixels
 -5.222400E+00  dy in pixels
      1.005856  scalx
      1.009734  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
