 -4.652667685E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.736200E+00  dx in pixels
 -6.597000E+00  dy in pixels
      1.005801  scalx
      1.010313  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
