 -4.344828480E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.791100E+00  dx in pixels
 -2.610300E+00  dy in pixels
      1.006640  scalx
      1.010121  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
