  4.298656646E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.702744E-03  dx in pixels
  4.964787E-03  dy in pixels
      0.996211  scale x
      0.996631  scale y
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
