 -5.097740818E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.603900E+00  dx in pixels
 -8.563400E+00  dy in pixels
      1.004508  scalx
      1.012015  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
