 -4.648856738E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.019840E+01  dx in pixels
 -7.717500E+00  dy in pixels
      1.005274  scalx
      1.010530  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
