  4.309721596E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.810032E-02  dx in pixels
 -2.353748E-02  dy in pixels
      0.994913  scale x
      0.997293  scale y
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
