 -4.665964786E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  9.506400E+00  dx in pixels
 -3.252800E+00  dy in pixels
      1.006401  scalx
      1.009324  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
