 -4.690453796E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.806000E+00  dx in pixels
 -8.250600E+00  dy in pixels
      1.005711  scalx
      1.011274  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
