 -4.245949724E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.043400E+00  dx in pixels
 -8.285600E+00  dy in pixels
      1.005916  scalx
      1.010743  scaly
        50.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
