  3.929426438E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.162548E+01  dx in pixels
 -9.514898E-01  dy in pixels
      0.995736  scale x
      0.996938  scale y
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
