 -4.914740275E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.403000E+00  dx in pixels
 -4.580600E+00  dy in pixels
      1.005315  scalx
      1.011200  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
