 -5.020046078E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.007700E+00  dx in pixels
 -8.231600E+00  dy in pixels
      1.005580  scalx
      1.010212  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
