 -6.755149705E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.074065E-01  dx in pixels
  8.200274E-02  dy in pixels
      1.019187  scalx
      1.025411  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
