 -4.858637705E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.010400E+00  dx in pixels
 -9.179200E+00  dy in pixels
      1.006092  scalx
      1.009857  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
