 -4.516924228E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.064110E+01  dx in pixels
 -7.956100E+00  dy in pixels
      1.004901  scalx
      1.010859  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
