 -4.818610536E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.025800E+00  dx in pixels
 -8.414100E+00  dy in pixels
      1.005251  scalx
      1.009995  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
