 -4.426241089E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.101380E+01  dx in pixels
 -8.245500E+00  dy in pixels
      1.006610  scalx
      1.009606  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
