 -1.337423743E-02  1.266999510E-02  7.132161700E-03  8.592138285E-03  rotation in radian
  3.601700E+00  dx in pixels
 -7.181400E+00  dy in pixels
      1.005281  scalx
      1.010233  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
