  1.161782880E-03 -7.520632491E-03 -3.833229267E-03 -5.664461940E-03  rotation in radian
  7.765500E+00  dx in pixels
 -1.167690E+01  dy in pixels
      1.004902  scalx
      1.009645  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
