 -7.936828297E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.183000E+00  dx in pixels
 -8.171700E+00  dy in pixels
      1.005786  scalx
      1.008273  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
