 -1.014697180E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.581884E-01  dx in pixels
  1.430230E-01  dy in pixels
      1.018381  scalx
      1.025064  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
