 -8.716850800E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.403700E+00  dx in pixels
 -8.667100E+00  dy in pixels
      1.005134  scalx
      1.009087  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
