 -5.803635869E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.020446E+00  dx in pixels
  1.414838E-01  dy in pixels
      1.018129  scalx
      1.027354  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
