  4.638092131E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.722680E-02  dx in pixels
 -3.690700E-02  dy in pixels
      0.995354  scale x
      0.997608  scale y
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
