 -5.073322723E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.818500E+00  dx in pixels
 -7.848100E+00  dy in pixels
      1.005337  scalx
      1.009882  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
