  3.824362613E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.036687E-02  dx in pixels
 -4.675353E-02  dy in pixels
      0.994947  scale x
      0.996821  scale y
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
