  7.414631800E-04 -8.243217903E-03 -4.313353878E-03 -6.347588559E-03  rotation in radian
  8.454973E-01  dx in pixels
  2.538641E-01  dy in pixels
      1.018018  scalx
      1.025827  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
