  1.901928180E-03 -8.243217903E-03 -4.313353878E-03 -6.347588559E-03  rotation in radian
  7.059000E+00  dx in pixels
 -7.313700E+00  dy in pixels
      1.004930  scalx
      1.009993  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
