  2.857120830E-03 -9.588439043E-03 -5.066930528E-03 -7.481568818E-03  rotation in radian
  8.214000E+00  dx in pixels
 -8.232800E+00  dy in pixels
      1.005095  scalx
      1.010506  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
