 -8.222048289E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.879800E+00  dx in pixels
 -8.330100E+00  dy in pixels
      1.005448  scalx
      1.009141  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
