 -1.079163729E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.715100E+00  dx in pixels
 -8.630500E+00  dy in pixels
      1.005435  scalx
      1.009211  scaly
       100.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
