 -4.351898555E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.386150E+01  dx in pixels
 -8.768200E+00  dy in pixels
      1.004304  scalx
      1.011155  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
