  4.403698445E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.846678E-01  dx in pixels
 -1.818876E-01  dy in pixels
      0.994516  scale x
      0.996811  scale y
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
