 -1.201301951E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.666100E+00  dx in pixels
 -8.668500E+00  dy in pixels
      1.004827  scalx
      1.009699  scaly
         2.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
