 -4.224825253E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.108800E+00  dx in pixels
 -7.388400E+00  dy in pixels
      1.004292  scalx
      1.011363  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
