 -5.528805278E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.374420E+00  dx in pixels
 -1.324902E+00  dy in pixels
      1.018355  scalx
      1.026802  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
