  1.497984500E-03 -7.754543413E-03 -3.948943016E-03 -5.848415007E-03  rotation in radian
  4.685900E+00  dx in pixels
 -9.735100E+00  dy in pixels
      1.005584  scalx
      1.010547  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
