  1.028423750E-02 -7.754543413E-03 -3.948943016E-03 -5.848415007E-03  rotation in radian
  3.749735E-01  dx in pixels
 -2.635066E-01  dy in pixels
      0.995837  scale x
      0.996514  scale y
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
