  5.872437370E-03 -1.344264489E-02 -7.639513058E-03 -1.124521485E-02  rotation in radian
 -3.687178E-01  dx in pixels
 -3.016101E+00  dy in pixels
      1.018221  scalx
      1.026616  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
