 -4.150989644E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.588300E+00  dx in pixels
 -6.303600E+00  dy in pixels
      1.006088  scalx
      1.011433  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
