 -5.948074647E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.319185E-01  dx in pixels
  5.969466E-01  dy in pixels
      1.017834  scalx
      1.027096  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
