 -4.079652647E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.244730E+01  dx in pixels
 -7.942500E+00  dy in pixels
      1.004805  scalx
      1.011138  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
