 -3.624330693E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.520200E+00  dx in pixels
 -7.370500E+00  dy in pixels
      1.005970  scalx
      1.011339  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
