 -4.061285436E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.874700E+00  dx in pixels
 -7.938300E+00  dy in pixels
      1.004241  scalx
      1.010558  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
