 -3.703183784E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.450900E+00  dx in pixels
 -7.357500E+00  dy in pixels
      1.005387  scalx
      1.011293  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
