  3.681197550E-03 -1.033039360E-02 -5.847218588E-03 -8.619551176E-03  rotation in radian
 -1.610273E+00  dx in pixels
 -5.513490E+00  dy in pixels
      1.018135  scalx
      1.026327  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
