  4.641611550E-03 -1.033039360E-02 -5.847218588E-03 -8.619551176E-03  rotation in radian
  4.463500E+00  dx in pixels
 -1.252110E+01  dy in pixels
      1.004937  scalx
      1.010113  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
