 -3.953370224E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.895100E+00  dx in pixels
 -7.249400E+00  dy in pixels
      1.005728  scalx
      1.010303  scaly
       100.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
